Acryl-Fotoblock = 50 x 50 mm, unbedruckter Rand = 3 mm rundum

Layoutvorlage  bitte wieder aus Ihrer Druckdatei entfernen.

Acryl-Fotoblock = 100 x 100 mm,  unbedruckter Rand = 4 mm rundum

Layoutvorlage bitte wieder aus Ihrer Druckdatei entfernen.

Acryl-Fotoblock = 150 x 100 mm,  unbedruckter Rand = 5 mm rundum

Layoutvorlage bitte wieder aus  Ihrer Druckdatei entfernen.

Acryl-Fotoblock = 130 x 180 mm,  unbedruckter Rand = 5 mm rundum

Acryl-Fotoblock = 200 x 150 mm,  unbedruckter Rand = 5 mm rundum